Copyright: Hilfe zu KBS 1300 Version 2.0


Ein Antennenwahlschalter ermöglicht es, an einem Sendegerät bis zu vier Antennen zu betreiben. Die Auswahl erfolgt über die Nummern 0..3. Die jeweils nicht benutzten Antennen stehen aber auch keinem anderen Sender zur Verfügung. Nicht jeder Sender ist mit einem Antennenwahlschalter ausgestattet.


Funktionstasten und ihre Bedeutung

F2	Dialogfeld Frequenzeingabe

F3	Kontextmenü Antenne

F5	Daten aktualisieren

F7	Dialogfeld Einstellungen

F10	Infofenster

Bild-auf	Programmweiterschaltung aufwärts

Bild-ab	Programmweiterschaltung abwärts

Die Tasten F2, F3, Bild-auf und Bild-ab wirken nur, wenn der Sender auf “Bereit“ steht.


Um die Programmoberfläche nicht unnötig zu überladen, wurden nicht für alle Sendearten Tasten vorgesehen. Beim Start des Programms wird eine Standardbelegung der vier Tasten vorgegeben, die aber beliebig im Dialogfeld Einstellungen geändert werden kann.


Ein Dynamikkompressor ist ein automatisch geregelter Verstärker, der in die Eingangsleitungen des KSG 1300 eingefügt werden kann. Ist er aktiviert, kann er Pegelunterschiede von +10dB bis –12dB ausgleichen.


Sendeart	Kanal A	Kanal B

J3	mit Dyn.	unbenutzt

R3	mit Dyn.	unbenutzt

H3	mit Dyn.	unbenutzt

B8	mit Dyn.	mit Dyn.

Br8	mit Dyn.	mit Dyn.

J3C	GT	unbenutzt

F1	GT	unbenutzt

F7	GT	WT

A1	GT	unbenutzt

J2	GT	unbenutzt

H2	GT	unbenutzt


Willkommen

Um den Sender KSG 1300 steuern zu können, benötigen Sie das vom gleichen Hersteller produzierte Bediengerät KBS 1300. Das gleichnamige Programm KBS 1300, welches Ihnen nun vorliegt, ersetzt die Funktionalität des Bediengerätes durch Software. Damit ist es Ihnen möglich, auch mehrere Sender von einem Rechner aus mit dem Programm KBS 1300 zu steueren.

Das Programm bietet gegenüber dem Gerät einige Vorteile. So sind einige Funktionen automatisiert, so daß Sie sich darum nicht mehr kümmern müssen. Durch eine verbesserte Kontrolle ist eine Fehlbedienung des Senders ausgeschlossen. Indem einige Funktionen des Gerätes weggelassen wurden, konnte die Anzahl der Tasten im Programm auf ein Minimum beschränkt werden.

An Hardware benötigen Sie lediglich einen Windows32 fähigen Rechner, der eine oder mehrere serielle Schnittstellen besitzt. Wie Sie den Sender mit dem Programm KBS 1300 bedienen können, steht hier Schritt für Schritt erklärt.


Das Sendegerät KSG 1300

 In der Abbildung sehen Sie das Sendegerät KSG 1300.

Es dient zur Herstellung von kontinentalen und interkontinentalen Funkverbindungen. Die Ausführung des Sendegerätes als Breitbandverstärker mit vollem Programmbetrieb, bei kürzester Einstellzeit, gestattet zügigen Einsatz bei der Lösung kommerzieller und taktischer Aufgaben. Die Überwachung des KSG 1300 erfolgt intern und automatisch. Die Betriebszustände sowie die Leistung werden ferngemeldet. Der hohe Gehäuseschutzgrad und die robuste Konstruktion sichern den Einsatz unter rauhen mechanischen und klimatischen Bedingungen.

Die taktisch technischen Daten finden Sie hier.


taktisch technische Daten
Taktisch technische Daten des Senders

Sendearten:

J3, R3, H3, B8, Br8, J3C, F1, F7, A1, J2, H2

Shift (bei Frequenzmodulation):

F1:	22 Hz, 85 Hz, 170 Hz, 250 Hz, 340 Hz, 500 Hz

F7:	200 Hz

J3C:	800 Hz

Frequenzbereich	1,5..29,99999 MHz

Sendeleistung

bei s=1..1,4	1 kW

bei s=2	0,5 kW

bei s=3	0,3 kW

Wellenwiderstand	50 Ohm

Oberwellendämpfung	>60 dB

Bedienart	Fernbedienung

Netzanschluß

4-Leiter-Drehstrom	3 N, 50 Hz, 220/380 V

2-Leiter-Wechselstrom	1 N, 50 Hz, 220 V

max. Leistungsaufnahme	4,5 kW

Batterie	24 V, Speicherstützung

Programmspeicher	15

Masse	326 Kg

Abmessungen	800x1732x457 mm

Schutzgrad	IP 54

Temperaturbereich	-25..+55 grdC

Stoßbelastung	15 g


Sendearten und Kanalprozeduren

Der Sender KSG 1300 beherrscht die hier aufgeführten Sendearten. Zu jeder Sendeart gehören sogenannte Kanalprozeduren. Diese drücken aus, in welcher Art und Weise das Modulationssignal an den Eingängen des Senders (Kanal A und B) zu bearbeiten ist.

Bei den Telefoniesendearten ist das stets ein analoges Signal. Dieses kann einem Dynamikkompressor zugeführt werden.

Bei den Telegrafiesendearten handelt es sich um digitale Eingangssignale, die nur zwei Zustände kennen. Daher kommt hier nur „GT“ (Gleichstromtastung), „WT“ (Wechselstromtelegrafie) und „TT“ (Tontastung) als Kanalprozedur in Frage. Bei der Tontastung wird zwar auch ein analoges Signal (Ton) verwendet, jedoch ergeben sich die beiden Zustände aus dem Vorhandensein oder nicht Vorhandensein des Signals.

In den beiden Kanälen steht außerdem noch ein „1000Hz“ Prüfton zur Verfügung.

Die Kanalprozeduren sind beim Start des Programms auf Standardwerte voreingestellt:

Die Sendearten mit Frequenzmodulation benötigen als Parameter noch den Kennfrequenzabstand (Shift). Er bezeichnet die Differenz zwischen den jeweiligen Frequenzlagen in Hz. Die Werte im einzelnen stehen hier.

Wie die Kanalprozeduren und Kennfrequenzabstände geändert werden können, erfahren Sie hier.


Bedienungsablauf
Die Bedienung des Senders

In der Abbildung sehen Sie das Hauptfenster der Anwendung nach dem Start. Wenn Sie das Programm das erstemal starten, ist das Programm noch nicht mit einer Schnittstelle verbunden, und im linken Teil der Statusleiste erscheint „getrennt“. Um eine Schnittstelle auszuwählen, rufen Sie den Dialog Einstellungen auf. Am schnellsten geht das durch Drücken des Hotkeys F7, oder Sie wählen den entsprechenden Menüpunkt aus dem Hauptkontextmenü.

Weiter


Hauptkontextmenü

Sie erreichen das Hauptkontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Hauptfensters klicken.

Sie können auch die Tastenkombination Umschalt+F10 verwenden, jedoch darf dabei der Eingabefocus nicht auf einer Sendeart stehen. Benutzen Sie den Dialog Einstellungen auch gleich, um die benutzerdefinierten Sendearten festzulegen. Sie können das aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt tun.

Zurück	Weiter


Bereit

Wenn die Einstellungen der Schnittstelle korrekt erfolgten, und die Leitung zum Sender in Ordnung ist, erlischt die Leuchtdiode im rechten Teil der Statusleiste. Sie erhalten nach einigen Sekunden die aktuellen Zustandsdaten des Senders. Sie können diese Daten auch stets manuell über das Hauptkontextmenü anfordern, oder durch Drücken des Hotkeys F5.

Im mittleren Teil der Statusleiste wird jetzt die aktuell eingestellte Sendeart und Kanalprozedur sowie bei F1-Sendeart der eingestellte Kennfrequenzabstand angezeigt. Die Frequenzanzeige erscheint, und Programm- sowie Antennennummer werden dargestellt. Falls der Sender bereits HF abstrahlt, werden die Leistungsanzeige und die Status-Leuchtdioden angesteuert. Im oberen Teil aller Tasten befinden sich kleine Leuchtdioden, die den Zustand der jeweiligen Tastenfunktion anzeigen.

Falls der Zustand “Bereit“ [image] noch nicht aktiv ist, drücken Sie nun diese Taste. Sie können Frequenz, Programm oder die Antenne nur wechseln, wenn dieser Zustand eingestellt ist.

Zurück	Weiter


Programm und Frequenz

Falls Sie ein bereits gespeichertes Programm verwenden wollen, oder wenn Sie ein neues Programm zusammenstellen wollen, wählen Sie jetzt den Programmplatz aus.

Wenn Sie keine Änderungen vornehmen, wird der aktuelle Programmplatz mit den nun folgenden Eingaben überschrieben.

Klicken Sie nun auf das Display der Frequenzanzeige um den Dialog Frequenzeingabe zu öffnen. Sie erreichen das Fenster auch durch den Hotkey F2.

Wenn der Sender über einen Antennenwahlschalter verfügt, wählen Sie eine geeignete Antenne, ansonsten ist die Anzeige im Feld Antenne unrelevant.

Zurück	Weiter


Sendeart

Falls Sie die Sendeart zusammen mit Frequenz und Antenne auf einem Programmplatz speichern wollen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Sollte die gewünschte Sendeart noch nicht auf einer der Tasten erscheinen, rufen Sie den Dialog Einstellungen auf, und legen dort Ihre Sendeart fest. Sie können die Sendeart zu jeder Zeit ändern.

Drücken Sie nun die Taste Abstimmen.

Der Sender speichert jetzt alle Eingaben auf dem gewählten Programmplatz und führt den Abstimmvorgang durch.

Zurück	Weiter


Abstimmvorgang

Wenn alles fehlerfrei abgelaufen ist, leuchtet die grüne Leuchtdiode Abstimmende [ [image]] auf.

Sie können dann sofort auf eine beliebige Leistungsstufe [image] schalten. In der Stufe 0P befindet sich der Sender im Ruhezustand, ähnlich wie bei “Bereit“.

Wenn der Sender HF abstrahlt, leuchtet die Strahlungskontrolle [ [image]] auf. Die abgegebene Leistung können Sie an der Aussteuerungsanzeige neben dem Frequenzdisplay messen. Bei ungünstigen Bedingungen reduziert der Sender automatisch die Leistung, und zeigt das an der Leuchtdiode <P [ [image]] an.

Wenn Sie mit Ihrer Sendung fertig sind, drücken Sie wieder 0P [image] oder “Bereit“ [image] . Der Unterschied besteht darin, daß bei 0P kein Programmwechsel möglich ist.

Beachten Sie auch, daß der Sender den letzten eingestellten Zustand speichert. Bevor Sie das Programm KBS 1300 beenden oder Ihren Rechner ausschalten, vergewissern Sie sich also, ob der Sender schon heruntergefahren ist.

Falls während des Betriebes Fehler auftreten lesen Sie hier nach.

Zurück


Einstellungen
Dialogfeld Einstellungen

Um das Programm mit dem Sender zu verbinden, benötigen Sie eine serielle Schnittstelle. Im Dropdownmenü Schnittstelle finden Sie die auf Ihrem System vorhandenen Anschlüsse. Die gewählte Baudrate muß mit der des Senders übereinstimmen.

Außerdem können Sie hier die benutzerdefinierten Sendearten einstellen. Die Position der Dropdown-Menüs entspricht der Anordnung der Tasten im Hauptfenster.

Bei Bedarf können Sie die Tooltips und/oder die Statuszeile ausschalten.

Beim Verlassen des Programms werden die Einstellungen in der Registry Ihres Rechners gespeichert, und stehen dann beim nächsten Programmstart unverändert zur Verfügung.


Benutzerdefinierte Sendeart

Im Anwendungsfenster befinden sich vier Tasten für die benutzerdefinierte Sendeart. Wenn Sie auf eine der Tasten drücken, wird die Sendeart und die dazugehörige Kanalprozedur am Sender eingestellt. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Sendearttasten klicken, wird in Abhängigkeit der Sendeart ein Kontextmenü angezeigt, in welchem Sie die Kanalprozeduren und bei Frequenzmodulation den Kennfrequenzabstand (Shift) ändern können. Sie erreichen dieses Kontextmenü auch wenn Sie den Eingabefocus mit der Tab-Taste auf die gewünschte Sendeart stellen, und anschließend Umschalt+F10 drücken.

Die im Kontextmenü angezeigten Werte sind Standardzuweisungen, die in den meisten Fällen nicht geändert werden müssen. Beim Verlassen des Programms werden die gewählten Sendearten und die Einstellungen zu den Kanalprozeduren und Shift in der Registry Ihres Rechners gespeichert. Die Daten stehen dann beim nächsten Programmstart unverändert zur Verfügung.


Kommandozeilenparameter

Standardmäßig werden die Einstellungen für die Anwendung in der Registry des Rechners gespeichert. Falls Sie mehrere Schnittstellen in Ihrem PC haben, und auch mehrere Sender steuern wollen, können Sie das Programm in mehreren Instanzen starten. Damit die Einstellungen für jeden Sender separat in der Registry gespeichert werden kann, legen Sie mehrere Verknüpfungen (z.B. auf dem Desktop) an und bearbeiten Sie die Eingabezeile, indem Sie die Portnummer wie folgt angeben:

/c..

Setzen Sie die Nummer entsprechend ein, z.B.: /c1 für Com1.

Wenn Sie nicht wollen, daß die Registry geändert wird, starten Sie das Programm mit dem Kommandozeilenparameter:

/NOREG


Frequenzeingabe
Dialogfeld Frequenzeingabe

Wenn Sie diesen Dialog öffnen, erscheint im Eingabefeld die aktuell eingestellte Frequenz. Falls in der Anzeige Fragezeichen auftauchen, ist die Eingabe unbedingt zu korrigieren und erneut abzuschicken. Der Wert der einzustellenden Frequenz muß im Bereich 1,5...29,99999 liegen. Sie können das Komma oder den Dezimalpunkt verwenden. Wenn Sie mehr als fünf Nachkommastellen eingeben, wird der Wert gerundet. Sie können das Eingabefeld auch ganz löschen, wenn Sie nicht wollen, daß die Frequenz im Hauptfenster angezeigt wird.

Wenn Sie die Checkbox „automatisch abstimmen auf“ aktivieren, wird die eingestellte Frequenz automatisch auf dem aktiven Programmplatz gespeichert, und der Sender wird auf die gewählte Leistungsstufe abgestimmt.


Programmplatz
Programmplatz auswählen

Der Sender besitzt 15 Programmplätze zur freien Verwendung. Auf dem Platz 0 können Sie zwar genauso arbeiten wie auf den anderen Plätzen, jedoch wird hier nicht dauerhaft im Sender gespeichert.

Sie können den Programmplatz nur ändern, wenn der Sender auf “Bereit“ [image] steht. Klicken Sie auf das Feld mit der Programmnummer, um das aktuelle Programm noch einmal einlaufen zu lassen. Um die Programmnummer zu ändern, klicken Sie auf die Pfeile neben der Programmnummer. Alternativ verwenden Sie die Tasten Bild-auf und Bild-ab.


Antenne
Antenne auswählen

Falls Ihr Sender über einen Antennenwahlschalter verfügt, können Sie eine von bis zu vier Antennen auswählen, und zusammen mit den übrigen Einstellungen abspeichern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Feld mit der Antennennummer. Das Kontextmenü erscheint auch, wenn Sie den Hotkey F3 drücken, in jedem Fall aber nur, wenn der Sender auf “Bereit“ [image] steht. Die aktuell eingestellte Antenne ist mit einem Punkt gekennzeichnet.


Fehlermeldungen
Fehlermeldungen während des Betriebes

Falls die rote Anzeige im rechten Teil der Statuszeile aufleuchtet, besteht keine Verbindung zum Sender. Prüfen Sie daher:

•	haben Sie eine Schnittstelle ausgewählt?

•	ist die Schnittstelle mit dem Modem

oder der Standleitung verbunden?

•	Ist der Sender in Betrieb?

Falls die Störungsleuchtdiode [ [image]] aufleuchtet und das Frequenzdisplay rot unterlegt ist, liegt eine technische Störung am Sender vor. Schalten Sie zunächst auf “Bereit“ [image] zurück.

Prüfen Sie, ob im Frequenzdisplay alle Ziffern zu sehen sind. Wenn ein oder mehrere Unterstriche statt Ziffern vorhanden sind, lassen Sie das Programm neu einlaufen. Falls das nicht reicht, geben Sie die Frequenz neu ein.

Falls Ihr Sender über einen Antennenwahlschalter verfügt, prüfen Sie, ob eine Antenne an dem gewählten Ausgang vorhanden ist.

Führen Sie erneut einen Abstimmvorgang durch. Wenn der Fehler wieder auftritt, wenden Sie sich an den Funkmechaniker der Funkstelle.